\chapter{Зависимость деформационных и прочностных свойств тканых УУКМ от
наличия локальных концентраторов напряжений}

\section{Технологические операции изготовления конструкций из тканых УУКМ,
приводящие к появлению локальных концентраторов напряжений}


\section{Экспериментальные закономерности влияния локальных концентраторов
напряжений на деформационные и прочностные свойства тканых УУКМ}

\section{Выводы к первой главе}