\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.34}{1.28}$ & 
  $\frac{2.11}{1.77}$ & 
  $\frac{1.53}{1.31}$ &
  $\frac{1.36}{1.29}$ & 
  $\bf\frac{2.50}{2.43}$ & 
  $\frac{1.42}{1.23}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.29}{1.26}$ & 
  $\frac{1.63}{1.49}$ & 
  $\frac{1.30}{1.27}$ &
  $\frac{1.25}{1.35}$ & 
  $\bf\frac{2.31}{2.20}$ & 
  $\frac{1.44}{1.32}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.50}{1.35}$ & 
  $\frac{1.92}{1.68}$ & 
  $\frac{1.56}{1.41}$ & 
  $\frac{1.58}{1.41}$ & 
  $\bf\frac{2.53}{2.21}$ & 
  $\frac{1.70}{1.50}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 1.31 & 1.93 & 1.35 & \bf4.38 & 1.73 & \bf4.56 \\
\hline
\end{tabular}