\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.24}{1.22}$ & 
  $\frac{1.31}{1.27}$ & 
  $\bf\frac{2.30}{2.14}$ &
  $\frac{1.36}{1.30}$ & 
  $\frac{2.02}{2.13}$ & 
  $\frac{1.52}{1.55}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.25}{1.23}$ & 
  $\frac{1.27}{1.25}$ & 
  $\bf\frac{2.38}{2.03}$ &
  $\frac{1.29}{1.35}$ & 
  $\frac{1.97}{1.89}$ & 
  $\frac{1.59}{1.52}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.60}{1.48}$ & 
  $\frac{1.56}{1.45}$ & 
  $\bf\frac{3.28}{2.59}$ & 
  $\frac{1.95}{1.76}$ & 
  $\frac{2.42}{2.17}$ & 
  $\frac{2.01}{1.82}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 1.19 & 1.28 & \bf4.90 & \bf4.80 & 1.30 & \bf5.04 \\
\hline
\end{tabular}