\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.21}{1.17}$ & 
  $\frac{1.04}{0.92}$ & 
  $\bf\frac{2.17}{1.95}$ &
  $\frac{1.15}{1.12}$ & 
  $\frac{1.35}{1.42}$ & 
  $\frac{1.41}{1.45}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.34}{1.36}$ & 
  $\frac{1.02}{1.13}$ & 
  $\bf\frac{2.00}{1.99}$ &
  $\frac{1.21}{1.15}$ & 
  $\frac{1.06}{0.96}$ & 
  $\frac{1.15}{1.09}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.50}{1.38}$ & 
  $\frac{1.47}{1.21}$ & 
  $\bf\frac{2.24}{2.16}$ & 
  $\frac{1.24}{1.18}$ & 
  $\frac{0.98}{1.06}$ & 
  $\frac{1.30}{1.32}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 1.24 & 1.18 & \bf4.16 & 1.25 & 1.37 & 1.25 \\
\hline
\end{tabular}
