\begin{tabular}{m{3.8cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ & $K_{\sigma_{22}}$ & $K_{\sigma_{33}}$ & $K_{\sigma_{12}}$ & $K_{\sigma_{13}}$ & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
%   Туннельная пора & 1.34 & 2.11 & 1.53 & 1.36 & 2.50 & 1.42 \\
% \hline
%   Туннельная пора (доуплотнение)& 1.28 & 1.77 & 1.31 & 1.29 & 2.43 & 1.23 \\
% \hline\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.25}{1.23}$ & 
  $\frac{1.27}{1.25}$ & 
  $\bf\frac{2.38}{2.03}$ &
  $\frac{1.29}{1.35}$ & 
  $\frac{1.97}{1.89}$ & 
  $\frac{1.59}{1.52}$ \\
\hline
%   Разрыв волокна основы (доуплотнение) & 1.26 & 1.49 & 1.27 & 1.35 & 2.20 & 1.32 \\
% \hline\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.60}{1.48}$ & 
  $\frac{1.56}{1.45}$ & 
  $\bf\frac{3.28}{2.59}$ & 
  $\frac{1.95}{1.76}$ & 
  $\frac{2.42}{2.17}$ & 
  $\frac{2.01}{1.82}$ \\
\hline
%   Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение) & 1.35 & 1.68 & 1.41 & 1.41 & 2.21 & 1.50 \\
% \hline\hline
  Внутренняя пора & 1.19 & 1.28 & \bf4.90 & \bf4.80 & 1.30 & \bf5.04 \\
\hline
\end{tabular}