\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{3.66}{3.36}$ & 
  $\frac{5.70}{4.87}$ & 
  $\bf\frac{9.64}{15.83}$ &
  $\frac{5.16}{6.53}$ & 
  $\bf\frac{12.30}{11.59}$ & 
  $\bf\frac{10.54}{10.97}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{3.76}{3.33}$ & 
  $\frac{7.53}{6.95}$ & 
  $\bf\frac{29.34}{15.03}$ & 
  $\frac{5.82}{5.85}$ & 
  $\bf\frac{28.39}{12.71}$ & 
  $\bf\frac{8.02}{7.31}$ \\
\hline
\end{tabular}