\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.26}{1.24}$ & 
  $\frac{1.39}{1.34}$ & 
  $\bf\frac{2.14}{2.10}$ &
  $\frac{1.36}{1.29}$ & 
  $\bf\frac{2.66}{2.75}$ & 
  $\bf\frac{2.64}{3.00}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.26}{1.24}$ & 
  $\frac{1.36}{1.35}$ & 
  $\bf\frac{1.92}{1.87}$ &
  $\frac{1.27}{1.35}$ & 
  $\bf\frac{2.50}{2.41}$ & 
  $\bf\frac{2.01}{2.81}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.43}{1.31}$ & 
  $\frac{1.73}{1.55}$ & 
  $\bf\frac{2.06}{1.91}$ & 
  $\frac{1.46}{1.32}$ & 
  $\bf\frac{2.66}{2.45}$ & 
  $\bf\frac{2.17}{2.91}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 1.23 & 1.39 & 1.62 & \bf4.59 & 1.40 & 1.46 \\
\hline
\end{tabular}