\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.36}{1.21}$ & 
  $\frac{1.15}{1.19}$ & 
  $\frac{1.07}{0.97}$ &
  $\frac{1.18}{0.99}$ & 
  $\frac{1.05}{1.04}$ & 
  $\frac{1.48}{1.15}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.47}{1.29}$ & 
  $\bf\frac{2.33}{1.13}$ & 
  $\frac{1.71}{0.94}$ &
  $\frac{0.97}{1.16}$ & 
  $\bf\frac{1.96}{1.27}$ & 
  $\frac{1.47}{1.24}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.32}{1.18}$ & 
  $\frac{1.09}{0.98}$ & 
  $\frac{0.96}{0.98}$ & 
  $\frac{0.95}{1.01}$ & 
  $\bf\frac{2.90}{1.06}$ & 
  $\frac{1.55}{1.14}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 1.08 & 1.39 & 1.11 & \bf1.89 & 1.27 & 1.38 \\
\hline
\end{tabular}