\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{0.93}{0.97}$ & 
  $\frac{0.94}{0.98}$ & 
  $\frac{0.93}{0.97}$ &
  $\frac{0.91}{0.92}$ & 
  $\bf\frac{4.23}{3.10}$ & 
  $\frac{1.00}{0.92}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{0.96}{0.97}$ & 
  $\frac{0.96}{0.98}$ & 
  $\frac{0.95}{0.97}$ &
  $\frac{0.94}{0.94}$ & 
  $\bf\frac{4.58}{3.57}$ & 
  $\frac{0.84}{0.85}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{0.95}{0.98}$ & 
  $\frac{0.95}{0.98}$ & 
  $\frac{0.93}{0.96}$ & 
  $\frac{0.95}{0.97}$ & 
  $\bf\frac{4.54}{2.41}$ & 
  $\frac{0.94}{0.93}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 1.00 & 1.00 & 1.00 & 1.00 & \bf1.01 & 1.00 \\
\hline
\end{tabular}
