\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.06}{1.05}$ & 
  $\frac{1.00}{1.01}$ & 
  $\frac{0.94}{0.95}$ &
  $\frac{1.22}{1.18}$ & 
  $\bf\frac{1.36}{1.28}$ & 
  $\frac{1.11}{1.09}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.02}{1.01}$ & 
  $\frac{1.04}{1.06}$ & 
  $\frac{1.02}{1.02}$ &
  $\frac{1.11}{1.09}$ & 
  $\bf\frac{3.56}{3.49}$ & 
  $\frac{1.02}{1.00}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.03}{1.03}$ & 
  $\frac{1.17}{1.16}$ & 
  $\frac{1.04}{1.04}$ & 
  $\frac{1.25}{1.21}$ & 
  $\bf\frac{2.94}{2.53}$ & 
  $\frac{0.92}{0.93}$ \\
\hline
\end{tabular}
