\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{0.98}{0.99}$ & 
  $\frac{1.02}{1.02}$ & 
  $\frac{0.96}{0.97}$ &
  $\frac{1.09}{1.09}$ & 
  $\bf\frac{1.11}{1.11}$ & 
  $\frac{0.96}{0.96}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{0.98}{0.98}$ & 
  $\frac{0.95}{0.95}$ & 
  $\frac{0.97}{0.97}$ &
  $\frac{0.95}{0.96}$ & 
  $\bf\frac{1.27}{1.26}$ & 
  $\frac{0.97}{0.97}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{0.97}{0.97}$ & 
  $\frac{0.93}{0.94}$ & 
  $\frac{0.95}{0.94}$ & 
  $\frac{0.93}{0.94}$ & 
  $\bf\frac{1.31}{1.28}$ & 
  $\frac{0.95}{0.96}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 1.00 & 1.00 & 0.98 & 0.95 & \bf1.05 & 1.00 \\
\hline
\end{tabular}
