\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.01}{1.01}$ & 
  $\frac{1.01}{1.03}$ & 
  $\frac{0.94}{0.95}$ &
  $\frac{0.95}{0.97}$ & 
  $\frac{0.95}{0.94}$ & 
  $\frac{0.93}{0.99}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.06}{1.06}$ & 
  $\frac{1.22}{1.22}$ & 
  $\frac{1.00}{1.01}$ &
  $\frac{1.60}{1.62}$ & 
  $\frac{1.51}{1.30}$ & 
  $\frac{1.20}{1.18}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.06}{1.06}$ & 
  $\frac{1.40}{1.39}$ & 
  $\frac{0.81}{0.83}$ & 
  $\frac{1.14}{1.12}$ & 
  $\bf\frac{2.69}{2.22}$ & 
  $\bf\frac{3.13}{3.02}$ \\
\hline
\end{tabular}